\AnnexeTICE
\begin{ficheTICE}[Mode Examen des calculatrices Casio et TI]

\partie{Sortie du « Mode Examen »}

\RoseItalTice{Calculatrice Casio Graph35+E}

Connecter votre calculatrice avec une autre calculatrice du même
modèle qui n'est pas en « Mode Examen ». Les deux calculatrices
communiquent via un câble 3 broches. Dans le sous-menu [Link] et sur
les deux calculatrices, presser \touchecalc{F4} (CABL) et choisir
\touchecalc{F2} (câble 3 broches). Sur la calculatrice qui n'est pas
en « Mode Examen », dans le sous-menu Link, presser \touchecalc{F3}
(EXAM) puis \touchecalc{OED} (Déverrouiller Mode Examen). La
calculatrice affiche alors le message « Réinitialisation ? »
Déverrouiller le « Mode Examen ». Presser \touchecalc{F1}.

\vspace{2mm}

Le « Mode Examen » peut aussi s’annuler avec un ordinateur ayant le
logiciel « FA-124 ». La calculatrice en « Mode Examen » est connectée
à l'ordinateur via un câble USB. Dans le sous-menu \touchecalc{Link},
presser \touchecalc{F4} (CABL) et choisir \touchecalc{F1} (câble
USB). Sur l'ordinateur, lancer le logiciel CASIO FA-124USB. Un écran
s'affiche sur la calculatrice, presser \touchecalc{F1}
(transfDon). L'écran affiche le message « Réception en cours... ». Sur
l'ordinateur, cliquer sur l'icône Connect. La calculatrice qui était
en « Mode Examen » affiche le message « Quitter le Mode
Examen ». Redémarrer et restaurer mémo », presser
\touchecalc{EXIT}. Après une seconde, la calculatrice redémarre en
mode normal.

\vspace{2mm}

\RoseItalTice{Calculatrice TI}

Vous devez connecter deux calculatrices du même modèle avec un câble
mini-USB. La calculatrice en mode examen est placée en « Mode
Réception » à l’aide de la séquence de touche \touchecalc{2\up{nde}}
\touchecalc{échanger}. La seconde calculatrice est placée en « Mode
Envoi » avec les mêmes touches. Vous procédez à l’envoi de n’importe
quel type de fichier : liste, image, programme, etc. Vous terminez
l’opération en acceptant la réception du fichier ; la calculatrice
sort ainsi du mode examen.  

\vspace{2mm}

Le « Mode Examen » peut aussi s’annuler
avec un ordinateur ayant le logiciel « TI-Connect CE (version minimum
5.0) ». La calculatrice est connectée à l’ordinateur via un câble
mini-USB. Par un simple glisser/déposer depuis l’ordinateur d’un
fichier compatible (liste, Image.jpg, programme,…) la calculatrice
sort du mode examen.

\end{ficheTICE}
