\AnnexeTICE
\begin{ficheTICE}[Mode Examen des calculatrices Casio et TI]

\partie{Mise en « Mode Examen »}

\RoseItalTice{Calculatrice Casio Graph35+E}

La calculatrice éteinte, presser simultanément les 3 touches :
\touchecalc{COS} \touchecalc{7} \touchecalc{AC/ON}. La calculatrice
s'allume avec le message : « Réinitialisation ?  Accès au mode Examen
». Presser \touchecalc{F1}.  

Sur l’écran apparaît : « Attention sortir du Mode Examen nécessitera
une 2nde machine/PC ». Presser \touchecalc{F2}. La calculatrice
indique : « Accès au Mode Examen ». Presser \touchecalc{EXIT}.  

La diode rouge, située en haut de la calculatrice, clignote et un
témoin « R » apparaît à droite à l'écran.

\RoseItalTice{Calculatrice TI-82 Advanced et TI-83 Premium CE}

La calculatrice éteinte, presser simultanément les 3 touches :
\touchecalc{annul} \touchecalc{enter} \touchecalc{on}. La diode jaune
clignote, vous êtes en mode d’examen. Les données personnelles sont
effacées et seules les applications TI restent accessibles.

\end{ficheTICE}
