\begin{definition} L'intervalle $\left[f-\cfrac{1}{\sqrt{n}}\ ;\ f+\cfrac{1}{\sqrt{n}}\right]$ est appelé \MotDefinition{intervalle de confiance}{} de la proportion $p$ au seuil (ou niveau) de confiance de $\upc{95}$.
\end{definition}

