\section{Intervalle de fluctuation}
	
	
	 \begin{definition} Soit $I$ un intervalle, $s$ un réel de $]0\ ;\ 1[$ et $X$ une variable aléatoire.

$I$ est un \MotDefinition{intervalle de fluctuation}{} de $X$ au seuil de $s$ si $P(X\in I)\geqslant s$.
\end{definition}

