\begin{exercice}[Question ouverte]
D'après une réglementation sur les cultures OGM, le seuil acceptable de contamination des cultures biologiques par des cultures OGM  pour être qualifiées de \og sans OGM \fg{} est de \upc{0,9}.

Après une analyse faite par un laboratoire, Bernard, producteur de produits biologiques, a été informé que sur les $\nombre{1000}$ plants de maïs testés dans son champ, $35$ provenaient d'une culture OGM.

Préparer sa défense.
\end{exercice}




