\begin{exercice} Quelle taille devrait avoir un échantillon pour\linebreak obtenir un intervalle de confiance :
\begin{colenumerate}{2}
  \item d'amplitude $\nombre{0,005}$ ?
  \item de rayon $\nombre{0,001}$ ?
\end{colenumerate}
\end{exercice}


