\begin{exercice}
On cherche à savoir si un dé cubique est équilibré : pour cela, on le lance \nombre{1000} fois et on s'intéresse au nombre de $1$ obtenus.

Dans l'hypothèse où l'on lance \nombre{1000} fois un dé équilibré, un intervalle de fluctuation de la fréquence de $1$ obtenus au seuil de $\upc{95}$ est $[\nombre{0,143}\ ;\ \nombre{0,190}]$.

Que peut-on dire du dé si l'on obtient :
\begin{colenumerate}{2}
	\item $200$ fois le nombre $1$ ?
	\item $150$ fois le nombre $1$ ?
\end{colenumerate}
\end{exercice}

