 \begin{exercice}On lance $50$ fois de suite une pièce équilibrée.

  On note $X$ le nombre de \og pile \fg{} obtenus.
\begin{enumerate}
	\item \begin{enumerate}
	\item Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence de \og pile \fg{} obtenus au seuil de $\upc{95}$.
		\item En déduire l'intervalle de fluctuation asymptotique de $X$ au seuil de $\upc{95}$.
\end{enumerate}
\item Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique de $X$ au seuil de $\upc{99}$.
\end{enumerate}
  \end{exercice}


