%  Dans les exercices \RefExercice{basique1_sp3} à \RefExercice{basique2_sp3}, on vérifiera que les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation asymptotique sont vérifiées et on arrondira les bornes au millième.


\begin{exercice}
Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de $\upc{95}$ pour $n=\nombre{4000}$ et $p=\cfrac{1}{3}$.
\end{exercice}

