  Dans les exercices \RefExercice{basique1_sp3} à \RefExercice{basique2_sp3}, on vérifiera que les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation asymptotique sont vérifiées et on arrondira les bornes au millième.

\begin{exercice}\label{basique1_sp3}
Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de $\upc{95}$ pour $n=100$ et $p=\nombre{0,4}$.
\end{exercice}

