%        \begin{EnonceCommunQCM}
%Dans une usine, une machine fabrique des tiges métalliques. L'ingénieur chargé du réglage affirme que les tiges fabriquées présentent un défaut dans \upc{0,8} des cas.

%On s'intéresse à un échantillon de 800 tiges prélevées au hasard dans le stock. On suppose que le stock est suffisamment grand pour assimiler cela à un tirage au sort avec remise. On note $X$ le nombre de tiges sans défaut.
%    \end{EnonceCommunQCM}

\begin{exercice*}
      Un ouvrier trouve 13 tiges défectueuses dans l'échantillon. Il peut en conclure que :
      \begin{ChoixQCM}{1}
       \item Au seuil de \upc{95}, l'hypothèse de l'ingénieur est à rejeter
	   \item Au seuil de \upc{95}, on ne peut pas rejeter l'hypothèse de l'ingénieur	
	   \item Il faut recommencer l'expérience
      \end{ChoixQCM}

       \begin{corrige}
      \reponseQCM{a}
    \end{corrige}
    \end{exercice*}
