%        \begin{EnonceCommunQCM}
%Dans une usine, une machine fabrique des tiges métalliques. L'ingénieur chargé du réglage affirme que les tiges fabriquées présentent un défaut dans \upc{0,8} des cas.

%On s'intéresse à un échantillon de 800 tiges prélevées au hasard dans le stock. On suppose que le stock est suffisamment grand pour assimiler cela à un tirage au sort avec remise. On note $X$ le nombre de tiges sans défaut.
%    \end{EnonceCommunQCM}

\begin{exercice*}
     À $10^{-3}$ près, un intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence des tiges sans défaut au seuil de \upc{95} est :
      \begin{ChoixQCM}{3}
      \item $[\nombre{0,985}\ ;\ \nombre{0,999}]$
	  \item $[\nombre{0,983}\ ;\ 1]$
	  \item $[\nombre{0}\ ;\ \nombre{0,95}]$
      \end{ChoixQCM}

      \begin{corrige}
      \reponseQCM{a}
    \end{corrige}
    \end{exercice*}
