        \begin{EnonceCommunQCM}
Dans une usine, une machine fabrique des tiges métalliques. L'ingénieur chargé du réglage affirme que les tiges fabriquées présentent un défaut dans \upc{0,8} des cas.

On s'intéresse à un échantillon de 800 tiges prélevées au hasard dans le stock. On suppose que le stock est suffisamment grand pour assimiler cela à un tirage au sort avec remise. On note $X$ le nombre de tiges sans défaut.
    \end{EnonceCommunQCM}
       \begin{exercice*}
     $X$ suit une loi binomiale de paramètres :
      \begin{ChoixQCM}{4}
      \item $n=800$ et $p=\nombre{0,8}$	
	\item $n=640$ et $p=\nombre{0,008}$	
	\item $n=800$ et $p=\nombre{0,008}$	
	\item $n=800$ et $p=\nombre{0,992}$
      \end{ChoixQCM}

      \begin{corrige}
      \reponseQCM{d}
    \end{corrige}
    \end{exercice*}

