\begin{exercice*}Pour $n=45$  et $p=\nombre{0,01}$, l'intervalle de fluctuation asymptotique est :
 \begin{ChoixQCM}{2}
	\item inutilisable
	\item utilisable %sans aucun complexe
	%\item utilisable, on n'est plus à un passage à la limite près.
 \end{ChoixQCM}

  \begin{corrige}
      \reponseQCM{a}
    \end{corrige}
    \end{exercice*}

