\begin{exercice*}
      Pour pouvoir utiliser un intervalle de fluctuation asymptotique, il faut que les paramètres $n$ et $p$ vérifient :
      \begin{ChoixQCM}{4}
      \item $p\geqslant 5$
	\item  $(1-p)n\geqslant 5$
	\item $np<5 $
	\item $ np\geqslant 30$
      \end{ChoixQCM}

      \begin{corrige}
      \reponseQCM{b}
    \end{corrige}
    \end{exercice*}

