\begin{exercice}Avec la calculatrice, donner l'aire colorée ci-dessous (en unité d'aire) où la courbe représente la fonction $x\mapsto \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\textrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ (arrondir au millième).
       \vspace{-0.5\baselineskip}\begin{center}
\begin{tikzpicture}[general,xscale=0.5,yscale=1.5]


\draw[pattern,fill opacity=1,smooth,samples=50,domain=-1.5:1,color=H1] plot(\x,{0.3989*exp{-0.5*\x*\x}}) -- (1,0) -- (-1.5,0) -- cycle;

\axeX{-4}{4}{-1.5,0,1};
\axeY{0}{0.5}{};


\draw[domain=-4:4,epais,samples=100,color=B2] plot(\x,{0.3989*exp{-0.5*\x*\x}});
%\draw(-1,0) node[below] {{\small $-u$}};
%\draw(2,0) node[below] {{\small $u$}};
\end{tikzpicture}
\end{center}

\begin{corrige}
La calculatrice donne environ $\nombre{0,775}$.
    \end{corrige}
    \end{exercice}

