\begin{TP}[Des \og faux-positifs \fg{}]

  \vspace{-0.5\baselineskip}\partie{Avec \nombre{3000} personnes}

  Le 6 mai 2015, dans une interview donnée au journal LeMonde.fr, Daniel Le Métayer, directeur de recherche à l'Inria précise :

\begin{cadre}[A1][A4]
Même avec un algorithme extrêmement précis, qui ne se tromperait qu'une fois sur cent, à l'échelle de la population il y aurait de l'ordre de \nombre{600000} personnes suspectées à tort. En d'autres termes, en faisant l'hypothèse énoncée par le gouvernement que \nombre{3000} personnes mériteraient d'être surveillées, la probabilité qu'une personne identifiée par le système soit vraiment un terroriste serait alors d'environ \ldots \%, ce qui est négligeable.\medskip
\end{cadre}

Reprendre le raisonnement précédent avec ces nouvelles données et déterminer le pourcentage manquant dans le texte (on admet toujours qu'il n'y a pas de \og faux-négatif \fg{}).
\end{TP}

