\begin{exercice*}Le césium 137 est un élément radioactif qui constitue l'une des principales sources de radioactivité des déchets des réacteurs nucléaires. Le temps $T$, en années, durant lequel un atome de césium 137 reste radioactif peut être assimilé à une variable aléatoire $T$ qui suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = \dfrac{\textrm{ln}2}{30}$.

    Quelle est la probabilité qu'un atome de césium 137 reste radioactif durant au moins 60 ans ?
      \begin{ChoixQCM}{4}
      \item \nombre{0,125}
      \item \nombre{0,25}
      \item \nombre{0,75}
      \item \nombre{0,875}
      \end{ChoixQCM}
    \end{exercice*}
