%\textit{Dans toute cette série d'exercices, le plan est muni d'un repère orthonormé $\Ouv$}.
 \begin{exercice}
        On considère les points $M$ et $N$ d'affixes respectives $z_M=-3-\ci$ et $z_N=\frac{3+\ci}{3}$.
        \begin{enumerate}
            \item Les points $O,M,N$ sont-ils alignés ? Démontrer votre réponse.
            \item On considère le point $P$ d'affixe $3\ci$. Déterminer l'affixe du point $Q$ tel que $MNQP$ soit un parallélogramme.
        \end{enumerate}
    \end{exercice}

