\begin{exercice*}Soit $\mathscr{D}$ un domaine d'aire 24 cm\up{2} dans un repère orthogonal d'unités graphiques 2 cm pour l'axe des abscisse et 1,5 cm pour l'axe des ordonnées. Quelle est l'aire de $\mathscr{D}$ en u.a. ?
\begin{corrige}
 8 u.a.
\end{corrige}
\end{exercice*}

