\begin{exercice*}
  Soit $\mathscr{D}$ un domaine d'aire 3 u.a. dans un repère\linebreak
  orthogonal d'unités graphiques 2 cm pour l'axe des\linebreak
  abscisse et 1 cm pour l'axe des ordonnées. Quelle est\linebreak
  l'aire de $\mathscr{D}$ en cm\up{2} ?
\begin{corrige}
6 cm\up{2} 
\end{corrige}
\end{exercice*}

