% On considère $f$ une fonction continue sur un intervalle $[a\,;b]$.
  \begin{exercice} Si $\displaystyle{\int_a^b} f(t)\,\mathrm{d}t \geqslant 0 $, alors le signe de $f$ sur $[a\,;b]$ est :
   \begin{ChoixQCM}{3}
    \item négatif
    \item positif
    \item on ne sait pas
   \end{ChoixQCM}
   \begin{corrige}
    \reponseQCM{c}
   \end{corrige}
  \end{exercice}

