\begin{exercice}[Absorption d'un médicament]
Un individu ayant une migraine a absorbé un comprimé qui contient 500
mg de paracétamol. Cette molécule a une demi-vie de 2 heures,
c'est-à-dire que la moitié du produit est éliminé au bout de 2h.


Combien de temps faut-il attendre pour que $99 \, \%$ du médicament ait disparu de l'organisme?
\end{exercice}


