\begin{exercice}
Soit $f$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(3)=-4$
et, pour tout $x\in \mathbb{R}$, $f'(x)=0$.\\
Que peut-on dire de la fonction $f$ ?
  \begin{corrige}
  $f:x\mapsto -4$ est constante.
   \end{corrige}
   \end{exercice}

