\begin{exercice}
   Parmi les limites suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?
      \begin{ChoixQCM}{4}
\item $\displaystyle\lim_{x\to0}\dfrac{\cos x-1}{x}=0$
\item $\displaystyle\lim_{x\to0}x\sin \dfrac{1}{x}=1$
\item $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}x \cos x=+\infty$
\item $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}=1$
    \end{ChoixQCM}
     \begin{corrige}
      \reponseQCM{a}
    \end{corrige}
    \end{exercice}

