\begin{exercice}
      La limite en $+\infty$ de la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}\setminus\{-1~;~1\}$ par $f(x)=\dfrac{(2x-3)(x^2+1)}{\left(1-x^2\right)^2}$ est :
      \begin{ChoixQCM}{4}
      \item $-2$
      \item $0$
      \item $+\infty$
      \item $-\infty$
      \end{ChoixQCM}
      \begin{corrige}
     \reponseQCM{b}
   \end{corrige}
    \end{exercice}

