    \begin{exercice}
      La limite à gauche  en $0$  de la fonction $f$ définie sur $[-1~;~0[$ par $f(x)=\sqrt{-\dfrac{x+1}{x}}$ est :
      \begin{ChoixQCM}{4}
      \item $0$
      \item $1$
      \item $-\infty$
      \item $+\infty$
      \end{ChoixQCM}
      \begin{corrige}
     \reponseQCM{d}
   \end{corrige}
    \end{exercice}

