\begin{exercice}
      La limite en $+\infty$ de la fonction $f$ définie sur $]-\infty~;~-1[$ par $f(x)=\dfrac{1+x^2+x^3}{x\left(1-x^2\right)}$ est :
      \begin{ChoixQCM}{4}
      \item $0$
      \item $1$
      \item $-1$
      \item $-\infty$
      \end{ChoixQCM}
\begin{corrige}
     \reponseQCM{c}
   \end{corrige}
    \end{exercice}

