\begin{exercice*}Donner la limite de la suite géométrique de premier terme $u_0=-12$ et de raison $q=\nombre{0,8}$.

    \begin{corrige}
    $-1<q<1$ donc la limite de cette suite est $0$.
    \end{corrige}
  \end{exercice*}

