\begin{exercice} Soit $(u_n)$ une suite croissante de premier terme $u_0$ strictement positif.

 Montrer que $\displaystyle \lim_{n\rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k=+\infty$.
 \end{exercice}

