%%%Attention, ce fichier n'est pas un fichier maître
%%%Le lexique ne peut pas s'obtenir indépendamment du manuel complet. 



\MotDefinition{sinus d'un angle aigu}
{Dans un triangle rectangle, si $\widehat{a}$ note l'un des deux angles aigus, alors 
$$\sin\widehat{a}=\dfrac{\mbox{Longueur du côté opposé à }\widehat{a}}{\mbox{Longueur de l'hypoténuse}}$$}
