\begin{enigme}[Un échantillon biaisé]
En 2012, l'indice de fécondité de la France, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, était d'environ 2,01. Une enquête sur les mères de votre lycée donne un indice supérieur.
\begin{center}
\textcolor{H1}{\bfseries Comment expliquer cela?}
\end{center}
\end{enigme}
