\section{Estimation : Intervalle de confiance ({\boldmath $p$} est inconnu)}
L'intervalle de fluctuation permet d'avoir un intervalle 
où se situe la proportion inconnue $p$ avec une probabilité de 
\upc{0,95}.



\begin{propriete}
 On considère un échantillon de taille $n$( $n\geqslant 25$) tel que $f_o\in [0,2;0,8]$.\\
  Alors $p$ appartient à l'intervalle $\left[f_o-\dfrac{1}{\sqrt n};f_o+\dfrac{1}{\sqrt
    n}\right]$ avec une probabilité de 0,95. 
\end{propriete}
