\begin{definition}[Fluctuation d'échantillonnage]
Deux échantillons de même taille issus de la même expérience aléatoire 
ne sont généralement pas identiques.\\
On appelle \MotDefinition{fluctuation d'échantillonnage}{} les variations des fréquences des valeurs relevées. 
\end{definition}



\begin{notation}
   \begin{itemize}
        \item $n$ est le nombre d'éléments de l'échantillon. C'est l'\textcolor{H1}{\textbf{effectif}} 
            ou la \textcolor{H1}{\textbf{taille  de
            l'échantillon}}. \\ On dit que l'échantillon est de taille $n$.
        \item $f_o$ est la \textcolor{H1}{\textbf{fréquence}} du caractère observé dans
            l'échantillon.
        \item $p$ est la \textcolor{H1}{\textbf{ proportion effective}} du caractère observé dans la population.
   \end{itemize}
\end{notation}


\begin{remarque} \\ Plus la taille de l'échantillon 
augmente, plus les fréquences observées se rapprochent de $p$. 
\end{remarque}

