 
%37p37
\begin{exercice}
 On a lancé \nombre{1000} fois un dé électronique à trois faces et on a obtenu les résultats suivants:
 \begin{tableau}[lc]{\linewidth}{5}
  \hline 
  & 1 & 2 & 3\\
  \hline
  Nombres & 359 & 342 & 299\\
  \hline
 \end{tableau}
\begin{enumerate}
 \item La face 1 est-elle équilibrée? \\ La face 2 est-elle équilibré? Et la face 3?
 \item En quoi les résultats sont-ils surprenants?
 \item Que peut-on donc conclure?
\end{enumerate}
\end{exercice}
