\begin{exercice}%29p36
Un fabricant de dés à 4 faces a lancé le même dé un grand nombre de fois. 

Il a 
regardé si la face numéroté 3 était équilibrée. 

Sa fréquence d'apparition a été de 0,267. 

Le fabricant a conclu (à \upc{95}) que son dé n'était pas équilibré car la 
fréquence du nombre 3 n'était pas compatible avec son intervalle de 
fluctuation. \\ Quelle est la taille minimale de l'échantillon utilisé ? 
\end{exercice}


