
%ex23p36
\begin{exercice}
Le maire d'une ville vient d'installer un feu rouge sur l'artère 
principale et demande que le feu soit réglé de la manière suivante :
\begin{tableau}[lc]{\linewidth}{4}
    \hline
    Couleur & Rouge & Orange & Vert 
    \\
    \hline
    Durée & \us{20} & \us{5} & \us{35}\\
    \hline
 \end{tableau}

Il observe ensuite pendant une journée la couleur du feu lorsqu'une voiture 
arrive. \\ Le tableau répertorie ses résultats:
 \begin{tableau}[lc]{\linewidth}{4}
    \hline
    Couleur & Rouge & Orange & Vert 
    \\
    \hline
    Nombres & 263 & 64 & 429\\
    \hline
 \end{tableau}
\begin{enumerate}
 \item Calculer la proportion de temps $p$ de la couleur 
verte sur un cycle.
 \item Calculer la fréquence $f$ des voitures passées au vert.
 \item On s'intéresse ici au réglage du feu vert et à l'hypothèse \og le feu 
est bien réglé\fg.
    \begin{enumerate}
        \item Déterminer les bornes de 
l'intervalle de fluctuation au seuil d'environ \upc{95}.
        \item Commenter le réglage du feu.
\end{enumerate}
        \end{enumerate}
\end{exercice}
