\begin{exercice*}%ex1p34
    Une entreprise pharmaceutique souhaite savoir si une de ses machines dose
    correctement des gélules de paracétamol de 1g.\\ Pour cela, le responsable qualité prélève un lot de 513~pastilles et constate que 437 sont conformes.\\
La machine est considérée
    comme fonctionnelle si, sur 100~gélules, au moins 97 sont conformes.\\
    Dans cette étude, quelle est:
    \begin{enumerate}
    \item la taille $n$ de l'échantillon ?
    \item la proportion théorique $p$?
    \item  la fréquence observée $f_o$ ?
    \end{enumerate}
    \begin{corrige}
    ~\\
     \begin{colenumerate}{2}
     \item 513
     \item $97/100$
     \item $437/513$
     \end{colenumerate}
    \end{corrige}
\end{exercice*}

