\begin{exercice}Environ \upc{78} des français ont un ordinateur. \`A Bourg\nobreakdash-de\nobreakdash-Sésaville, plus bas dans la vallée, \nombre{1286} habitants, ils sont 823 à en posséder un. L'amplitude de l'intervalle de fluctuation au seuil de \upc{95} est environ: 
\begin{ChoixQCM}{3}
\item 0,17
\item 0,07
\item 0,056
\end{ChoixQCM}
 \begin{corrige}
      \reponseQCM{c}
    \end{corrige}
\end{exercice}
