\begin{exercice}
Un candidat à une élection pense qu'il bénéficie d'environ \upc{52} d'intentions de vote. Il commande un sondage. De quelle taille peut être l'échantillon pour qu'il puisse être rassuré?
\begin{ChoixQCM}{4}
\item 500
\item \nombre{1000}
\item \nombre{3000}
\item \nombre{10000}
\end{ChoixQCM}
 \begin{corrige}
      \reponseQCM{cd}
    \end{corrige}
\end{exercice}
