\begin{exercice}
Une grande enseigne de magasin de meubles a fait tester la solidité des tiroirs de meubles de cuisine avant commercialisation. 
Un robot a ouvert et fermé inlassablement des tiroirs jusqu'à ce qu'ils cassent.
Le tableau suivant indique le pourcentage de tiroirs cassés lors des tests en fonction du nombre d'ouvertures/fermetures au moment de la rupture du tiroir. 

\begin{tableau}[lc]{\linewidth}{2}
\hline
Point de rupture &  Fréquence en \upc{}\\\hline
$[0;\nombre{5000}[$& 8\\\hline
$[\nombre{5000};\nombre{25000}[$ & 17\\\hline
$[\nombre{25000};\nombre{50000}[$ &45\\\hline
$[\nombre{50000};\nombre{150000}[$& 18\\\hline
$[\nombre{150000};\nombre{200000}]$& 12\\\hline
\end{tableau}

Quel est le nombre d'ouvertures/fermetures moyen avant qu'un tiroir ne casse? 
\end{exercice}
