\begin{exercice}
 La Terre est assimilée à une sphère de rayon \ukm{6371}.
 Le mille nautique est une unité de mesure utilisé pour la navigation en mer. Elle correspond à la distance entre deux points de même longitude dont les latitudes diffèrent d'une minute de degré. 
 Calculer la longueur d'un mille marin en \ukm{}.
 
\begin{cadre}[A1][A4]
L'appellation internationale est le mille marin. Mais, en français, il a été choisi mille nautique afin de ne pas confondre avec \u{1000} marins!
\end{cadre}

\end{exercice}

