\begin{exercice}%%%%%%%ex 18
 On considère un repère orthonormé $(O;I,J)$ tel que $OI=\ucm{1}$. On a placé les points $C$ et $D$ de coordonnées respectives $(-6,4;2,3)$ et $(1,3;-4,5)$. 
 
 Calculer la distance $CD$ au millimètre près. 
\end{exercice}


