%%%%%%%%%%%%%%ex17
\begin{exercice*}\label{2G2_E_calculerdistance}\ExerciceRefMethode{2G2_M_calculerdistance}

 Dans un repère orthonormé $(O;I,J)$ tel que $OI=\ucm{1}$, on a placé les points $A$ et $B$ de coordonnées respectives $(-2;5)$ et $(3;4)$. 
 
 Calculer la distance $AB$. \\Donner un arrondi au millimètre. 
 \begin{corrige}
 $\sqrt{26}\approx 5,1$
 \end{corrige}
\end{exercice*}

