
\begin{exercice}[En \'Egypte]La pyramide de Khéops est un monument funéraire modélisé par une
pyramide régulière à base carrée de côté
\um{230,3}.

À l'origine, sa hauteur était de \um{146,6}. En raison de l'érosion, elle
ne mesure plus que \um{138,7}. 
\begin{enumerate}
    \item Représenter une réduction de cette pyramide en perspective cavalière.\\ Préciser le coefficient de réduction choisi.
    \item Quel volume de pierre a été nécessaire pour la construire ?
    \item Quel volume a-t-elle perdu depuis sa construction ?
\end{enumerate}
\end{exercice}

