
\begin{exercice}L'angle au centre du secteur circulaire de sommet $S'$ mesure à peu près:
\begin{ChoixQCM}{4}
\item 180\degre
\item 135\degre
\item 241\degre
\item 200\degre
\end{ChoixQCM}  
 \begin{corrige}
      \reponseQCM{d}
    \end{corrige}     
\end{exercice}