
\begin{exercice}La longueur du rayon $S'P'$ est égale à:
\begin{ChoixQCM}{3}
\item $\sqrt{13}$~cm
\item $2\sqrt 3$~cm
\item \ucm{3}
\end{ChoixQCM}
 \begin{corrige}
      \reponseQCM{a}
    \end{corrige}
\end{exercice}
