
\begin{exercice}Le volume d'un cylindre de hauteur \ucm{10} est de \Ucmc{160\pi}. Son rayon mesure:
\begin{ChoixQCM}{4}
\item \ucm{2}
\item \ucm{4}
\item \ucm{16}
\item autre
    \end{ChoixQCM}
 \begin{corrige}
      \reponseQCM{b}
    \end{corrige}
\end{exercice}
