\begin{exercice}Sur lequel de ces intervalles a-t-on $h(x)<0$?
\begin{ChoixQCM}{3}
\item $]-\infty;-5[$
\item $]10;14[$
\item $]10;+\infty[$
\end{ChoixQCM}
\begin{corrige}
\reponseQCM{a}
\reponseQCM{b}
\end{corrige}
\end{exercice}
