\begin{exercice}Laquelle (lesquelles) de(s) (in)équations ci-dessous a pour solution
l'intervalle de temps où la concentration du médicament est au plus égale à 1?
\begin{ChoixQCM}{2}
\item   ${\cal C}(h)>1$
\item ${\cal C}(h)=1$
\item ${\cal C}(h)<1$
\item ${\cal C}(h)\leqslant1$
\end{ChoixQCM}
\begin{corrige}
\reponseQCM{d}
\end{corrige}
\end{exercice}